TN (DEG K)

0 .1 .2 .3 .4 .5 .6 .7 .8 .9 1.0 1.1 1.2 1.3

-.1

DEN (g/cm3)

0 5 10^{-18}

10 10^{-18}

15 10^{-18}

20 10^{-18}

25 10^{-18}

30 10^{-18}

35 10^{-18}

40 10^{-18}

45 10^{-18}

50 10^{-18}

55 10^{-18}

-5 10^{-18}

SHEATING (erg/g/s)

0 100 200 300 400 500 600

-100 -200 -300 -400 -500 -600 -700 -800 -900