0 10 20 30 40 50 60

2000

4000

6000

8000

10000 solar flux

0 10 20 30 40 50 60 600

800

1000

1200

Tn (K)

Tn f107&ap-fitting

0 10 20 30 40 50 60

-100 -50 0 50 100

trend=-2.2K/10 yr

δTn (K)