0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Kp

Convection radius (deg) old crit(1) old crit(2)

dynamic crit(1) dynamic crit(2)

convection radius

Heelis convection radius vs Kp and crit(1,2) of TIEGCM