HEIGHT (KM)

ATOMIC OXYGEN 50

100

150

200

250

300

350

400

0 -5 -10 -20 -30 5 10 15 20 25 30 35

HEIGHT (KM)

MOLECULAR NITROGEN 50

100

150

200

250

300

350

400

-5 -10 -15 -20 -25 -30 -35 -40 -45

HEIGHT (KM)

MOLECULAR OXYGEN 50

100

150

200

250

300

350

400

-5 -10 -15 -20 -25 -30 -35 -40 -45 -50

HEIGHT (KM)

NITRIC OXIDE 50

100

150

200

250

300

350

400

0 -10 -20 -30 -40 10 20 30 40 50