HEIGHT (KM)

LATITUDE (DEG) 30

40

50

60

70

80

90

0 -20 -40 -60 -80 20 40 60 80

HEIGHT (KM)

LATITUDE (DEG) 30

40

50

60

70

80

90

0 -20 -40 -60 -80 20 40 60 80

HEIGHT (KM)

LATITUDE (DEG) 30

40

50

60

70

80

90

0 -20 -40 -60 -80 20 40 60 80

HEIGHT (KM)

LATITUDE (DEG) 30

40

50

60

70

80

90

0 -20 -40 -60 -80 20 40 60 80

HEIGHT (KM)

LATITUDE (DEG) 30

40

50

60

70

80

90

100

0 -20 -40 -60 -80 20 40 60 80

HEIGHT (KM)

LATITUDE (DEG) 30

40

50

60

70

80

90

100

0 -20 -40 -60 -80 20 40 60 80

HEIGHT (KM)

LATITUDE (DEG) 30

40

50

60

70

80

90

100

0 -20 -40 -60 -80 20 40 60 80

HEIGHT (KM)

NEUTRAL TEMPERATURE 30

40

50

60

70

80

90

100

110

180 190 200 210 220 230 240 250 260 270

HEIGHT (KM)

OZONE 30

40

50

60

70

80

90

100

110

0 10^{-6} 2 10^{-6} 4 10^{-6} 6 10^{-6} 8 10^{-6}

HEIGHT (KM)

ATOMIC OXYGEN 30

40

50

60

70

80

90

100

110

0 .005 .015 .025 .035 .045

HEIGHT (KM)

OH 30

40

50

60

70

80

90

100

0 5 10^{-10} 15 10^{-10} 25 10^{-10} 35 10^{-10} 45 10^{-10}

HEIGHT (KM)

HYDROGEN (H) 30

40

50

60

70

80

90

100

0 2 10^{-7} 4 10^{-7} 6 10^{-7} 8 10^{-7} 12 10^{-7} 16 10^{-7}

HEIGHT (KM)

HO2 30

40

50

60

70

80

90

100

0 5 10

15 10

25 10

35 10

45 10

HEIGHT (KM)

WATER VAPOR (H2O) 30

40

50

60

70

80

90

100

0 5 10^{-7} 15 10^{-7} 25 10^{-7} 35 10^{-7} 45 10^{-7}