LONGITUDE (DEG)

0

50

100

150

-50

-100

-150

LONGITUDE (DEG)

0

50

100

150

-50

-100

-150

LONGITUDE (DEG)

0

50

100

150

-50

-100

-150

LONGITUDE (DEG)

0

50

100

150

-50

-100

-150

LONGITUDE (DEG)

0

50

100

150

-50

-100

-150

LONGITUDE (DEG)

0

50

100

150

-50

-100

-150

LONGITUDE (DEG)

0

50

100

150

-50

-100

-150

LONGITUDE (DEG)

0

50

100

150

-50

-100

-150

LONGITUDE (DEG)

0

50

100

150

-50

-100

-150

E5577 (PHOTONS/CM3/SEC)

25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

E5577 (RAYLEIGHS)

3600

3650

3700

3750

3800

3850

3900

3950

4000

4050

4100

E5577 (PHOTONS/CM3/SEC)

24 26 28 30 32 34 36 38

E5577 (RAYLEIGHS)

3450

3500

3550

3600

3650

3700

3750

3800

3850

3900

3950

4000

4050

E5577 (PHOTONS/CM3/SEC)

24 26 28 30 32 34 36 38 40

E5577 (RAYLEIGHS)

3200

3250

3300

3350

3400

3450

3500

3550

3600

3650

3700

E5577 (PHOTONS/CM3/SEC)

24 26 28 30 32 34 36 38

E5577 (RAYLEIGHS)

2950

3000

3050

3100

3150

3200

3250

3300

3350

3400

E5577 (PHOTONS/CM3/SEC)

24 26 28 30 32 34 36 38 40

E5577 (RAYLEIGHS)

2600

2650

2700

2750

2800

2850

2900

2950

3000

3050