E5577 (PHOTONS/CM3/SEC)

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

E5577 (RAYLEIGHS)

3300

3400

3500

3600

3700

3800

3900

4000

4100

4200

O1 (CM3)

82 10^7

84 10^7

86 10^7

88 10^7

90 10^7

92 10^7

94 10^7

96 10^7

98 10^7

100 10^7

102 10^7

104 10^7

106 10^7

108 10^7

110 10^7

112 10^7

114 10^7