HEIGHT (KM)

GREENLINE EMISSION (E5577) 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 100 102 104 106 108 110

0 2 4 6 8 10 14 18 22 26 30

HEIGHT (KM)

ATOMIC OXYGEN 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 100 102 104 106 108 110

0 4 10^{10} 8 10^{10} 12 10^{10} 18 10^{10} 24 10^{10}

HEIGHT (KM)

NEUTRAL TEMPERATURE 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 100 102 104 106 108 110

180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280