LONGITUDE (DEG)

0

50

100

150

-50

-100

-150

LONGITUDE (DEG)

0

50

100

150

-50

-100

-150

LONGITUDE (DEG)

0

50

100

150

-50

-100

-150

LONGITUDE (DEG)

0

50

100

150

-50

-100

-150

LONGITUDE (DEG)

0

50

100

150

-50

-100

-150

LONGITUDE (DEG)

0

50

100

150

-50

-100

-150

LONGITUDE (DEG)

0

50

100

150

-50

-100

-150

LONGITUDE (DEG)

0

50

100

150

-50

-100

-150

LONGITUDE (DEG)

0

50

100

150

-50

-100

-150

LONGITUDE (DEG)

0

50

100

-50

-100

-150

LONGITUDE (DEG)

0

50

100

150

-50

-100

-150

LONGITUDE (DEG)

0

50

100

150

-50

-100

-150

LONGITUDE (DEG)

0

50

100

150

-50

-100

-150

LONGITUDE (DEG)

0

50

100

150

-50

-100

-150

E5577 (PHOTONS/CM3/SEC)

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

E5577 (RAYLEIGHS)

550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000

1050

1100

1150

1200

E5577 (PHOTONS/CM3/SEC)

14.0

14.5

15.0

15.5

16.0

16.5

17.0

17.5

18.0

18.5

19.0

19.5

20.0

E5577 (RAYLEIGHS)

350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950

E5577 (PHOTONS/CM3/SEC)

1.4 1.6 1.8 2.0 2.2 2.4 2.6 2.8 3.0 3.2 3.4 3.6 3.8 4.0 4.2 4.4 4.6

E5577 (RAYLEIGHS)

250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900

E5577 (PHOTONS/CM3/SEC)

.6 .8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0 2.2 2.4 2.6 2.8

E5577 (RAYLEIGHS)

300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950

E5577 (PHOTONS/CM3/SEC)

.6 .8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0 2.2

E5577 (RAYLEIGHS)

390 400 410 420 430 440 450 460 470 480 490 500

O1 (CM3)

110 10^7

115 10^7

120 10^7

125 10^7

130 10^7

135 10^7

140 10^7

145 10^7

150 10^7

155 10^7

160 10^7

165 10^7

O1 (CM3)

100 10^7

105 10^7

110 10^7

115 10^7

120 10^7

125 10^7

130 10^7

135 10^7

140 10^7

145 10^7

150 10^7

155 10^7

160 10^7

165 10^7

170 10^7

175 10^7

O1 (CM3)

9 10

10 10

11 10

12 10

13 10

14 10

15 10

16 10

17 10

18 10

O1 (CM3)

9 10^8

10 10^8

11 10^8

12 10^8

13 10^8

14 10^8

15 10^8

16 10^8

17 10^8

O1 (CM3)

85 10^7

90 10^7

95 10^7

100 10^7

105 10^7

110 10^7

115 10^7

120 10^7

125 10^7

130 10^7

135 10^7

140 10^7

145 10^7

150 10^7

155 10^7