E5577 (PHOTONS/CM3/SEC)

26 27 28 29 30 31 32 33 34

E5577 (RAYLEIGHS)

3700

3750

3800

3850

3900

3950

4000

4050

4100

4150

4200

4250

4300

O1 (CM3)

92 10^7

94 10^7

96 10^7

98 10^7

100 10^7

102 10^7

104 10^7

106 10^7

108 10^7

110 10^7

112 10^7

114 10^7

116 10^7